*-----------------------------------------------------------------
* Filename : gbview.fd
* Release  : 6.005
*
* fd file for gbview.def
*
* (c) Copyright 1990/94 VIONA Development
*     All Rights Reserved
*
* Author      : Markus van Kempen
* Created     : 05 Aug 1993
* Updated     : 05 Aug 1993
*
*-----------------------------------------------------------------
##base _EGBViewBase
##bias 30
##public
EGB_CreateViewGadget(con,ninW,maxW,minH,maxH,flags,id)(A0/D0/D1/D2/D3/D4/D5)
EGB_ScrollViewGadget(win,gad,x,y)(A0/A1/D0/d1)
EGB_ModifyViewGadget(win,gad,info,x,y)(A0/A1/A2/D0/d1)
EGB_ModifyBMViewGadget(win,gad,bm,x,y)(A0/A1/A2/D0/d1)
EGB_ModifyMaskViewGadget(win,gad,mask,front,back,x,y)(A0/A1/A2/D0/D1/D2/D3)
EGB_UpdateViewRect(win,gad,x,y,w,h)(A0/A1/D0/D1/D2/D3)
EGB_ModifyBMZoomViewGadget(win,gad,bm,x,y,zoom)(A0/A1/A2/D0/D1/D2)
##end
